*TASK_NAME hxdwampi
*VERSION   2010-01-12
*CREDITS
  -- Framework for Suzaku --
aste_anl            version 1.81
astetool            version 1.86
com_cli             version 2.06
atFunctions         version 3.2
cern                version v2002-dummy2
cfitsio             version 3.060
  -- Common functions in Suzaku --
headas_body         version 1.81
aetimeUtil          version 2.2
aste_gethk          version 2.5
aste_ti2time        version 4.1
aste_caldb          version 1.3
  -- ANL Modules by HXD team --
include             version 4.0.1
HXDtrnFitsRead      version 0.4.2
HXDgethkInit        version 0.1.0
HXDrndInit          version 0.2.0
HXDtrnpi            version 2.0.0
HXD2ndtrnFitsWrite  version 2.0.0
  -- Functions by HXD team --
hxdtrnpiUtil        version 0.0.4
hxdtrnFitsUtil      version 0.2.4
hxdgtiFitsUtil      version 2.0.0
hxdFitsCommentUtil  version 0.0.7
hxdFitsHeaderUtil   version 2.1.2
hxdtrnFitsToBnkUtil version 0.2.1
.
HXDtrnFitsRead
#HXDrndInit
HXDgethkInit
#HXDtrnpiFITS
HXDtrnpi
HXD2ndtrnFitsWrite
