*TASK_NAME hxdpi_old
*VERSION   2009-03-03
*CREDITS
  -- Framework for Suzaku --
aste_anl            version 1.81
astetool            version 1.86
com_cli             version 2.06
atFunctions         version 3.2
cern                version v2002-dummy2
cfitsio             version 3.060
  -- Common functions in Suzaku --
headas_body         version 1.81
aetimeUtil          version 2.2
aste_gethk          version 2.5
aste_ti2time        version 4.1
aste_caldb          version 1.3
  -- ANL Modules by HXD team --
include               version 4.0.0
HXDeventFitsRead      version 2.0.3
HXDrndInit            version 0.2.0
HXDgethkInit          version 0.1.0
HXDpi_old             version 2.1.3
HXD2ndeventFitsWrite_old version 2.0.5
  -- Functions by HXD team --
hxdpiUtil_old         version 2.1.4
hxdeventFitsUtil      version 2.0.4
hxdtableFitsUtil      version 0.0.9
hxdgtiFitsUtil        version 2.0.0
hxdFitsCommentUtil    version 0.0.7
hxdFitsHeaderUtil_old version 2.0.4
hxdeventFitsToBnkUtil version 2.0.0
hxdcaldbUtil          version 0.7.7
.
HXDeventFitsRead
HXDrndInit
HXDgethkInit
HXDpiFITS_old
HXDpi_old
HXD2ndeventFitsWrite_old
