\documentstyle[11pt,epsfig,twoside,aasms4]{book}
%
% epsf module is included in AASTeX v4.0
%
\oddsidemargin=0.75in
\evensidemargin=0.00in
\textwidth=5.75in
\topmargin=-0.25in
\textheight=8.50in
\topsep=2pt
\input{mandef}

\begin{document}

\begin{titlepage}
\vspace*{2.6in}
\begin{center}
{\LARGE\bf XSTAR}\\
\medskip
{\large\bf A Spectral Analysis Tool}\\
\medskip
{\large\bf Version 2.2}\\
\vskip 1.0cm
{T.R. Kallman}\\
{NASA Goddard Space Flight Center}
\end{center}
\vfill
\bigskip
\begin{tabbing}
a\= aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\kill
\end{tabbing}
\vfill
\begin{center}
\today
\end{center}
\end{titlepage}
\newpage
\newpage
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
%\makeindex
\include{intro}
\include{walkthrough}
\include{overview}
\include{xstarinput}
\include{xstaroutput}
\include{pitfalls}
\include{xstar2xspec}
\include{warmabs}
\appendix
\include{physics}
\include{internals}
\include{benchmarks}
\include{troubleshooting}
\include{atomicdatabase}
\include{installation}
\include{samplesessions}
\include{moreplts}
\include{revisions}
%
\include{references}
%\include{index}
\end{document}

