XSTARspect1.fitsInput Parameters(rread1)Read atomic dataInitialize Database(dbwk)Setup(init)Calculate StepsizeCalculate ionizing flux(trnfrc)Calculate state variables(dsec)Zone & iteration output(pprint)Update radiation spectrum(stpcut, trnfrn)Final Output

detail.fits more zones?noyesmore iterations?

yesno

Calculate ionization, heating, cooling(func)Calculate total ionization &recombination (func1)Calculate ionization balance(istruc)Calculate level rates(func2)Calculate level populations(hcor)Calculate ionization balance(istruc)Calculate heating, cooling,emission, absorption (func3) heating=cooling?noyes

Update Temperature